/* 
  Парус 8 - Панели мониторинга - ПУП - Балансировка планов-графиков проектов
  Индексы для таблицы "Параметры балансировки"
*/
create index I_P8PNL_JB_PRMS_LAB_MEAS_FK on P8PNL_JB_PRMS (LAB_MEAS) tablespace <ИМЯ_ИНДЕКСНОГО_ТАБЛИЧНОГО_ПРОСТРАНСТВА>;
