/* Выборки данных оборудования (классы оборудования, модели) */
create table UDO_T_EQUIPDSCMML
(
  /* Регистрационный номер */
  RN                        number(17) not null,
  /* Родитель */
  PRN                       number(17) not null,
  /* Задача (TCF - оценка технического состояния (Technical Condition Forecast), RUL - прогнозирование остаточного ресурса (Remaining Useful Life), FP - Прогнозирование отказа (Failure Predict)) */
  TASK                      varchar2(3) default 'RUL' not null,
  /* Точность */
  PRECISION                 number(17,2) default null,  
  /* Идентификатор очереди обработки */
  QUEUE_ID                  varchar2(200) default null,
  /* Состояние (0 - зарегистрирована, 1 - обрабатывается внешней системой, 2 - успешно обработана внешней системой, 3 - при обработке внешней системой произошла ошибка) */
  STATUS                    number(1) default 0 not null,
  /* Сообщение об ошибке */
  ERR                       varchar2(4000) default null,
  /* Идентификатор данных */
  DATASET_ID                number(17) not null,
  /* Ключи */
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_RN_PK primary key (RN),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_PRN_FK foreign key (PRN) references UDO_T_EQUIPDSCM(RN),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_TASK_NB check (rtrim(TASK) is not null),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_TASK_CH check (TASK in ('TCF', 'RUL', 'FP')),  
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_PREC_CH check ((PRECISION is null) or ((PRECISION is not null) and (PRECISION >= 0))),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_QID_NB check ((QUEUE_ID is null) or (rtrim(QUEUE_ID) is not null)),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_QID_CH check (((STATUS in (1, 2)) and (QUEUE_ID is not null)) or ((STATUS not in (1, 2)) and (QUEUE_ID is null))),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_STATUS_CH check (STATUS in (0, 1, 2, 3)),  
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_ERR_NB check ((ERR is null) or (rtrim(ERR) is not null)),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_ERR_CH check (((STATUS in (3)) and (ERR is not null)) or ((STATUS not in (3)) and (ERR is null))),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_UN unique (PRN, TASK),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMML_QID_UN unique (QUEUE_ID)
);
