/* Выборки данных оборудования (классы оборудования, модели, история запросов) */
create table UDO_T_EQUIPDSCMMLH
(
  /* Регистрационный номер */
  RN                        number(17) not null,
  /* Родитель */
  PRN                       number(17) not null,
  /* Рег. номер технического объекта */
  EQCONFIG                  number(17) not null,
  /* Пользователь, выполнивший запрос */
  RQ_AUTHID                 varchar2(30) not null,
  /* Дата/время запроса */
  RQ_DATE                   date not null,
  /* Параметры запроса */
  RQ                        blob,
  /* Данные прогноза */
  FORECAST                  blob,
  /* Ключи */
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMMLH_RN_PK primary key (RN),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMMLH_PRN_FK foreign key (PRN) references UDO_T_EQUIPDSCMML(RN),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMMLH_EQCONFIG_FK foreign key (EQCONFIG) references EQCONFIG(RN),  
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMMLH_RQAUTHID_NB check (rtrim(RQ_AUTHID) is not null),
  constraint UDO_C_EQUIPDSCMMLH_UN unique (PRN, RQ_AUTHID, RQ_DATE)
);
